X-Git-Url: https://svn.cri.ensmp.fr/git/pipstransfo.git/blobdiff_plain/3a1145a5bb34e4f8403900ff7fac8ea4af61680e..3133de1c1fead03bcef7d9c075bbd862afc948ff:/pipstransfo.tex

diff --git a/pipstransfo.tex b/pipstransfo.tex
index e9cd235..fffba4d 100644
--- a/pipstransfo.tex
+++ b/pipstransfo.tex
@@ -129,7 +129,6 @@
 
 \end{description}
 
-
 \section{Loop transformations}
 
 \begin{description}
